0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4

10^{-8}

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

Gilbert Channel

β

PLoss

Optimal Codes MDP SCo